2022-11-01 Сообщение Всемирного Дома Справедливости о пожаре на стройке Усыпальницы Абдул-Бахаи

Всемирный Дом Справедливости

Основной

____________________________________________________________________________ Передано по электронной почте КОМУ: Всем Национальным Духовным Собраниям ДАТА: апреля 2022 г. ____________________________________________________________________________ СООБЩЕНИЕ: Сегодня утром на строительной площадке Усыпальницы Абдул-Баха вспыхнул крупный пожар.

В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал.

Святое место в саду Ризван не было затронуто.

Потребуется время для оценки степени причиненного ущерба и необходимых восстановительных работ.

Мы сообщим более подробную информацию по этому вопросу, как только она появится.

Несмотря на то что это в значительной степени отбросило проект назад, шаги, необходимые для восстановления после пожара и возобновления строительства, будут предприняты в кратчайшие сроки. Всемирный Дом Справедливости копия: Международный Центр обучения Коллегии Советников Советники

[ПОДПИСАНО: ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ

bahaitext.ru