2022-11-01 О прогрессе строительства Усыпальницы Абдул-Баха

Всемирный Дом Справедливости

Основной

4 июля 2022 г.

Передано по электронной почте Всем Национальным Духовным Собраниям Дорогие друзья-бахаи!

Всемирный Дом Справедливости желает сообщить вам о прогрессе, достигнутом за последние недели в строительстве Усыпальницы Абдул-Баха.

После пожара, произошедшего в начале апреля, строительная площадка Усыпальницы была закрыта.

Это было необходимо для того, чтобы провести тщательное расследование причины пожара и его прямых последствий, которое к данному моменту пришло к выводу и подтвердило, что пожар был результатом несчастного случая.

Соответственно, страховое возмещение всех понесенных убытков проходит успешно.

В то время как строительные работы на участках, не затронутых пожаром, продолжались, площадка только недавно была вновь открыта для очистки пострадавш ей территори и.

Конструкции в целом прочные, однако, дабы убедиться, что проект соответствует самым высоким стандартам качества и полностью реализован замысел проекта, были начаты обширные испытания, призванные выяснить, какие части требуют ремонта или должны быть заменены.

Определение характера этих восстановительных работ для некоторых частей пола, стен и колонн предполагает постоянное совещание с инженерами-строителями проекта и проверк у внешними экспертами.

Точная дата завершения проекта не установлена, однако, есть понимание, что авария приведет к существенной задержке окончания строительства места последнего упокоения Абдул-Баха.

Тем не менее это не потребует повышения уровня пожертвований, который уже был объявлен.

С теплыми приветствиями бахаи, Департамент Секретариата копия: Международный Центр обучения

Коллегии Советников Советники

[ПОДПИСАНО: ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ

bahaitext.ru